-- 将 work_day_statistics 表字段名改为与 API 口径一致
-- 执行日期: 2026-02-02
-- 若已执行过 add_fields_to_work_day_statistics.sql，用本脚本重命名列

USE media_manager;

-- 若列名为旧名则重命名（MySQL 5.7+ 用 CHANGE COLUMN）
ALTER TABLE work_day_statistics
  CHANGE COLUMN impression_count exposure_count INT DEFAULT 0 COMMENT '曝光数/展现量',
  CHANGE COLUMN rise_fans_count fans_increase INT DEFAULT 0 COMMENT '涨粉数',
  CHANGE COLUMN finish_rate completion_rate VARCHAR(50) DEFAULT '0' COMMENT '完播率',
  CHANGE COLUMN exit_view2s_rate two_second_exit_rate VARCHAR(50) DEFAULT '0' COMMENT '2秒退出率';
